Copyright: ©2000/06 - IZ2BKT Capelli Mauro


    Che cos'è

Il programma IC7000BKT serve per gestire il ricetrasmettitore Icom IC-7000 con il personal computer.

Per fare questo viene utilizzata la presa CI-V posta dietro all' Icom e una piccola interfaccia che converte il segnale per adattarlo alla porta seriale del personal computer. Il programma funziona in ambiente Windows 2000/XP/2003.

Nella finestra principale sono presenti i comandi di maggior utilizzo, fermandosi con il mouse su un tasto o uno slider apparirà un fumetto con una breve descrizione del comando stesso, mentre, cliccando con il tasto destro sugli slider sarà possibile inserire il valore numericamente.

I due Led rossi posti in alto a destra della finestra lampeggiano al passaggio di dati tra programma e RTX, si noterà che questi lampeggiano anche quando non si inviano manualmente comandi al RTX, questo perchè la lettura dello S-Meter, SWR, Potenza d'uscita, Compressione e ALC avviene interrogando il RTX con intervalli di tempo regolari specificato nella configurazione alla voce [Aggiornamento in millisecondi].

Premere F1 in qualsiasi punto per richiamare questa guida.


     Collegamento con il PC

Per il corretto funzionamento del programma è necessario collegare il RTX con il PC attraverso un'interfaccia di conversione dei segnali che potete acquistare come accessorio ICOM, oppure costruirla seguendo lo schema di Fig. 1 o di Fig. 2. Il vantaggio della prima (Fig. 1) è una maggior velocità di comunicazione con un minor impegno del PC, lo svantaggio è la necessità di una fonte di alimentazione esterna.

E' possibile sperimentare velocità di comunicazione diverse secondo la potenza del proprio PC (la velocità minima richiesta per un buono utilizzo del programma è di 9600BAUD).

Fig. 1

Fig. 2

Interfacciamento con la scheda audio del PC

Per utilizzare le funzioni audio del programma bisogna collegare il RTX con la scheda audio del PC. Per chi possiede un'interfaccia per PSK31 o altri modi digitali gestiti con la SoundBlaster può utilizzarla anche per le funzioni audio di questo programma, altrimenti è necessario connettere l'uscita audio della SoundBlaster con il PIN11 del connettore ACC e l'entrata microfonica della SoundBlaster con il PIN12.


     Versioni

Vers. 1.0.0	27/08/2006

Prima release ufficiale.

Vers. 1.0.1	05/09/2006

Aggiunto supporto per driver esterno e BKTClient per Gestione remota TCP/IP.


     Registrazione

Tutte le informazioni sulla registrazione sono visibile su : http://iz2bkt.altervista.org/ic7000bkt/reg_it.html.

La chiave di attivazione viene spedita via e-mail come file allegato ( ATTENZIONE: il sistema di spedizione è automatizzato e da alcuni provider o programmi viene classificato come SPAM e quindi cancellato, configurare il proprio sistema per accettare e-mail da iz2bkt@altervista.org e autorizzare gli allegati formato dat ).

La chiave di attivazione per la versione Free è totalmente gratuita e permette l'utilizzo di molte delle funzioni del programma, inoltre, permette di provare le funzioni della versione Full per 30 giorni o 30 esecuzioni del programma.

Per installare la chiave di registrazione:

1.	Salvare in una cartella il file <call.ic7000bkt.dat> allegato alla e-mail ricevuta (call indica il vostro callsign specificato nel modulo di registrazione)

2.	Avviare il programma IC7000BKT

3.	Alla richiesta di Registrazione, cliccare sul tasto [Caricare la chiave]

4.	Selezionare la cartella e il file salvato al punto 1 e premere [Apri]

5.	Salvare la chiave di attivazione su un floppy o un dispositivo rimovibile


     Configurazione

Configurazione generale del programma.

E' importante settare correttamente i valori di comunicazione della porta seriale e dell'indirizzo CI-V che devono corrispondere esattamente con i valori CI-V BAUD e CI-V ADDRES settati nel RTX. Si consiglia di impostare il parametro CI-V BAUD del ricetrasmettitore a AUTO.

[COM..............]	Configurazione della porta seriale e dei driver esterni.

[PTT ...............]	Configurazione del PTT e dei parametri per accordare l'antenna.

[Audio.............]	Configurazione delle funzioni audio.

[Indirizzo CI-V]	Indicare l'indirizzo esadecimale dell'interfaccia CI-V impostato nel RTX (default = 70).

[Timeout]	Tempo massimo di attesa per la risposta del RTX a una richiesta del programma, aumentare il tempo se si perde facilmente la sincronizzazione con il RTX, diminuirlo per aumentare la velocità di controllo.

[Taratura S-Meter]	Impostare i valori [Limite inferiore] e [Divisore] per far corrispondere il valore misurato dallo S-Meter del programma con quello del RTX.

[Aggiornamento in millisecondi] Millisecondi di intervallo tra una lettura e la successiva di SIG, SWR, PO, COM e ALC.

[Colori] 	Scegliere i colori preferiti per il display e i tasti del programma.

[Comunicazione via Clipboard] 	Permette di aggiustare i parametri per un corretto scambio dei dati con i programmi DXCluster

[Diff. UTC] 	Indica lo sfasamento in ore tra l'ora UTC e quella locale. Se messo a [AUTO] per il calcolo dell'ora UTC vengono utilizzate le impostazioni di Windows.

[Log]	Generalmente va lasciato vuoto, indicare il nome di un file in cui salvare il Log di scambio dati sulla porta seriale.

[Usa la memoria E99 per i dati temporanei] Abilitando questa opzione la memoria <99> del banco <E> verrà riservata al programma e utilizzata a supporto di alcune funzioni come ad esempio il controllo dello stato del DUP e dello SPLIT.

[Change Language]	Seleziona un'altra lingua per il programma.


Configurazione COM

Questi parametri sono indispensabili per un buon funzionamento del programma. Se si utilizza un'interfaccia a transistor impostare RTS e DTR a ON, con un'interfaccia con il MAX232 impostare RTS e DTR a OFF. Se avete altre interfacce collegate sulla stessa porta seriale ( es. interfacce per PSK31 ), bisogna tenere RTS o DTR a OFF per evitare di mandare in trasmissione il RTX quando si entra nel programma.

Per un corretto funzionamento del programma selezionare una velocità di 9600 o 19200 BAUD non inferiore.

Come Porta è possibile selezionare un driver esterno ( es. BKTClient per la gestione remota ), in tal caso si attiverà il tasto [Configura Driver].


Configurazione PTT

Configurazione della gestione del PTT, cioè la possibilità di mandare il RTX in trasmissione attraverso il programma.

[Emulazione software per l'accordo] Manderà il RTX in trasmissione per il tempo e con potenza e modo specificati permettendo di accordare l'antenna.

[Tasto PTT]	Selezionare il tasto della tastiera da utilizzare come PTT, NONE per non utilizzarne.

[Tasto PTT sempre in primo piano] Spuntare per mantenere la finestra del PTT sempre davanti a tutte le altre finestre.

[Clipboard]

[PTT ON]	Sequenza di caratteri che, se copiata negli appunti di Windows, manda il RTX in trasmissione.

[PTT OFF] 	Sequenza di caratteri che, se copiata negli appunti di Windows, manda il RTX in ricezione.


Configurazione Audio

[Abilita il supporto audio]	Attiva/disattiva il supporto audio del programma.

[Formato audio]	Scegliere il formato audio da utilizzare durante la registrazione. Per registrare comunicazioni vocali, consiglio di installare un CoDec MP3 e di 	scegliere la qualità inferiore. Con la configurazione visibile in figura, un'ora di registrazione occupa circa 3,5Mb di disco. Potete scaricare CoDec 	MP3 da http://iz2bkt.altervista.org/patch/MP3CodecPro1263.zip oppure da http://iz2bkt.altervista.org/patch/radium-codec12.zip . Per registrare 	comunicazioni digitali conviene utilizzare il formato PCM, in questo caso l'occupazione su disco sarà molto superiore. Il formato dei files audio è 	WAV ed è compatibile con il lettore multimediale di Windows.

[Cartella per i files audio] 	Cartella dove verranno salvati i files audio. Se il campo è lasciato vuoto, viene utilizzata la cartella dove è installato il programma.

[Nome del file audio]	Specificare un nome predefinito da utilizzare per i files audio, se si lascia AUTO, all'inizio di ogni registrazione, verrà generato un file dal nome 	BKTaammgghhmmss.WAV, dove aa=anno, mm=mese, gg=giorno, hh=ora, mm=minuti e ss=secondi di inizio registrazione.

[Recorder sempre in primo piano] Spuntare per mantenere il registratore audio sempre davanti a tutte le altre finestre.


Selezione Lingua

Selezionare dalla lista la lingua preferita utilizzata nell'interfaccia del programma.

E' possibile personalizzare la traduzione editando il file LNG presente nella cartella del programma e variando le frasi dopo l'uguale.

ATTENZIONE: NON modificare i comandi di sistema come /n %s %1 %d, ecc...


     Limiti di banda e modo

Da questa maschera è possibile definire i limiti di copertura per il RTX e per ogni banda radioamatoriale.

[Copertura generale del RTX] Indicare la frequenza minima e quella massima supportate dal RTX.

[Banda]	Scegliere la banda amatoriale da modificare.

[Da] [A]	Frequenza minima e massima della banda selezionata.

Per ogni modo di emissione indicare la fascia di frequenza utilizzata all'interno della banda selezionata seguendo il BANDPLAN amatoriale.

[Ripristina default] Ripristina i valori iniziali del programma.

ATTENZIONE: tutti i valori di frequenza sono in Hz.


Avvio programmi

Selezionare i programmi da avviare assieme a IC7000BKT.

Per ogni programma immettere:

Descrizione:	Descrizione del programma

Programma: 	Programma compreso di percorso, es. c:\windows\notepad.exe

Parametri: 	Parametri da passare al programma

[...] 	Ricerca del programma da avviare

[OK] 	Chiude la finestra salvando le eventuali modifiche

[Cancella]	Rimuove dalla lista il programma selezionato

[Salva]	Salva i dati immessi

[Annulla]	Chiude la finestra senza salvare le eventuali modifiche


Finestra Principale

Nella finestra principale sono presenti i comandi di maggior utilizzo, fermandosi con il mouse su un tasto o uno slider apparirà un fumetto con una breve descrizione del comando stesso, mentre, cliccando con il tasto destro sugli slider sarà possibile inserire il valore numericamente.

I due Led rossi posti in alto a destra della finestra lampeggiano al passaggio di dati tra programma e RTX, si noterà che questi lampeggiano anche quando non si inviano manualmente comandi al RTX, questo perchè la lettura dello S-Meter, SWR, Potenza d'uscita, Compressione e ALC avviene interrogando il RTX con intervalli di tempo regolari specificato nella configurazione alla voce [Aggiornamento in millisecondi].

Informazioni visibili dalla maschera principale:

•	Data ed ora in formato locale ed UTC.

•	Informazioni sull'utilizzatore Stazione Radio e Operatore

•	Barra di sintonia. Cliccare e trascinare l'indicatore per variare frequenza. La barra diverrà di colore rosso quando il RTX è sintonizzato al di fuori delle gamme radioamatoriali. Cliccare con il tasto destro per immettere manualmente la frequenza.

Tasti:

Tutti i tasti sono chiaramente identificabili, da segnalare:

[Sincronizza] 	Aggiorna i dati del programma con quelli del RTX, da utilizzare per ristabilire il collegamento con il RTX nel caso sia stato interrotto.

[Memorizza] 	Memorizza le impostazioni attuali in una memoria a scelta.

[Band Stacking]	Salva/Richiama frequenza e modo operativo di una delle tre cataste operative a disposizione

[Guida] 	Visualizza questa guida.

[Esci] 	Esce dal programma.

[Hook Clipboard] Attiva/disattiva l'elaborazione dei dati della clipboard di Windows.


     Split

Gestione degli split, cioè, la possibilità di ricevere e trasmettere su due frequenze diverse all'interno della stessa banda.

[Cancella]	Cancella lo split selezionato

[Nuovo]	Predispone i campi per l' immissione di un nuovo split

[Salva]	Salva lo split

[Attiva]	Attiva lo split impostando nel secondo VFO la frequenza attuale sfasata del valore di split e attivando la funzione Split del RTX

[Descrizione]	Descrizione dello split

[Split]	Valore di sfasamento della frequenza di ricezione per impostare la frequenza di trasmissione, modo e filtro di trasmissione

Per disattivare lo Split utilizzare il relativo tasto sulla maschera principale.

ATTENZIONE: la frequenza di split è espressa in Hz.


     Gestione Memorie

Gestione dei 5 banchi di memorie. Ad ogni banco di memoria è possibile associare una descrizione.

[Banco n]	Apre/Chiude la finestra di gestione delle memorie di questo banco

[Sincronizza]	Sincronizza database delle memorie e memorie del RTX

[Modo Memoria]	Attivandolo mette il RTX in modo memoria e con [Banco] e [Memoria] scorrere le memorie stesse


     Memorie

Ogni variazione, inserimento e cancellazione effettuati in questa maschera verranno riflessi contemporaneamente nelle memorie del RTX ( escluso che si stia utilizzando la modalità OFF-LINE ).

[Cancella]	Cancella la memoria selezionata.

[Salva] 	Salva la memoria selezionata.

[Trasferisci al VFO] 	Trasferisce al VFO-A Frequenza, Modo e Filtro specificati in RX e al VFO-B quelli specificati in TX, quindi mette il RTX in modo VFO.

[Salva e Attiva]	 	Salva la memoria selezionata e mette il RTX in modo Memoria.

[Sincronizza]	 	Sincronizza il database con le memorie del RTX relative a questo Banco.

[Stampa] 	Stampa le memorie come visualizzate nella tabella.

Utilizzando i comandi Copia, Taglia e Incolla è possibile duplicare o spostare memorie da un banco all'altro o da una posizione all'altra.

[Copia]	Copia la memoria selezionata negli appunti.

[Taglia]	Copia la memoria selezionata negli appunti e la cancellerà quando viene scelta la funzione Incolla.

[Incolla]	Salva la memoria negli appunti su quella selezionata.

[Modo Memoria]	Mette il RTX in modo Memoria attivando la memoria selezionata, è possibile spostarsi con i cursori per scorrere le memorie in tempo reale.

Ogni memoria contiene:

[Descrizione]	Descrizione della memoria (9 caratteri alfanumerici)

[Freq. Rx]	Frequenza di ricezione

[Modo Rx]	Modalità di ricezione

[Filtro Rx]	Filtro in ricezione

[Tono Rx]	Toni in ricezione

[TSQL Rx]	Toni SQL in ricezione

[Dtcs Rx]	Codici DTCS in ricezione

[T.At. Rx]	Tono attivo in ricezione (Tono, TSQL, DTCS o vuoto per nessuno)

[^Tx]	Modalità di trasmissione (DUP-, DUP+, SPLIT o vuoto per trasmettere sulla stessa frequenza di ricezione)

[Freq. Tx]	Frequenza di trasmissione

[Modo Tx]	Modalità di trasmissione

[Filtro Tx]	Filtro in trasmissione

[Tono Tx]	Toni in trasmissione

[TSQL Tx]	Toni SQL in trasmissione

[Dtcs Tx]	Codici DTCS in trasmissione

[T.At. Tx]	Tono attivo in trasmissione (Tono, TSQL, DTCS o vuoto per nessuno)

[Sel.]	Spuntare per marcare la memoria come Selezionata e verrà utilizzata durante la scansione delle memorie selezionate

Cliccando sulla descrizione della colonna, è possibile cambiare l' ordinamento di visualizzazione delle memorie ( ad esempio per Descrizione, per Frequenza, per Modo, ecc... ).


Memorizzare i settaggi attuali

Memorizza le impostazioni attuali del RTX in una memoria.

[Seleziona il banco di memorie]	Selezionare il banco di memorie da utilizzare

[Seleziona la memoria}	Selezionare il numero della memoria da utilizzare

Premendo OK, verrà aperta la finestra di gestione memorie del banco selezionato, dovrete solo inserire la descrizione della memoria e premere [Salva].


Sincronizzazione delle memorie

La sincronizzazione serve per allineare il contenuto del database memorie del programma con le memorie del RTX.

[Banco Memorie]	Spuntare i banchi di memorie da sincronizzare

[Se la memoria esiste nel RTX e nel database esegui]	Selezionare l'azione da eseguire nel caso la memoria sia presente sia nel RTX che nel database del PC:

•	Niente 	= lascia invariato il database e il RTX

•	Sovrascrivi il database = sovrascrive la memoria del database con quella del RTX

•	Sovrascrive il RTX 	= sovrascrive la memoria del RTX con quella del database del programma


     Scanner

Esegue una ricerca ciclica tra due frequenze o tra le memorie di un banco.

[Freq. di inizio scansione]	Frequenza da cui partire per la ricerca

[Freq. di fine scansione]	Frequenza fino a cui cercare, raggiunta questa la ricerca riparte dalla frequenza di inizio

[Modo]	Modalità con cui ricercare, scegliendo FM o AM è possibile utilizzare lo SQL per fermare la ricerca quando è presente un segnale

[Passo]	Passo di incremento della frequenza

[Filtro]	Filtro utilizzando durante la ricerca

[Velocità]	La velocità di ricerca può essere Fast (veloce) o Slow (lenta)

[Scansione Memorie]	Esegue la ricerca tra le memorie del banco selezionato

[Banco]	Banco da utilizzare per la ricerca

[Solo selezionate]	Spuntare per eseguire la ricerca utilizzando solo le memorie marcate Selezionate del banco scelto

[Avvia]	Avvia la ricerca

[Ferma]	Interrompe la ricerca

[Min.Sig.]	Minima intensità del segnale perchè sia considerato valido

[Pausa 1]	Tempo di attesa in millisecondi dopo aver rilevato un segnale e prima di riprendere la ricerca:

0 =Attende fino a che SQL passa in ON, cioè fino a che c'è un segnale

-1=Usa il resume dell'IC-7000 e ignora la Pausa 2

[Pausa 2]	Tempo di attesa in millisecondi prima di passare alla frequenza successiva dopo che SQL è tornato ON.

[Log	Attiva/disattiva il log di scansione

[Registra]	Attiva/disattiva la registrazione audio durante la scansione. Il tasto è attivo solo se è attivo il supporto audio.

[Vedi Log]	Visualizza il log di scansione

ATTENZIONE: tutte le frequenze sono espresse in Hz.


     Log di scansione

Questo è il log dei segnali validi  intercettati durante la scansione.

Per ogni segnale vengono registrati:

•	Data divisa in Giorno, Mese e Anno

•	Ora UTC

•	Frequenza

•	Intensità del segnale

•	Registrazione Audio ( solo se attiva la relativa opzione )

[Attiva]	Attiva la frequenza selezionata

[Ascolta]	Riproduce la registrazione della riga selezionata.

[Cancella]	Cancella la riga selezionata e il relativo file audio

[Sincronizza i wav]	Cancella o aggiunge righe in base ai file audio memorizzati

[Chiudi]	Chiude questa finestra

[Ascolta Tutti]	Riproduce tutte le registrazioni in sequenza

[Cancella Tutto]	Azzera il log cancellando tutte le righe e tutti i file audio

[Stampa]	Stampa la griglia.

Cliccando sulla descrizione della colonna è possibile cambiare l' ordinamento di visualizzazione.


     Skeds

Permette di programmare  l'attivazione di frequenze e modi in date ed orari prestabiliti.

Trenta secondi prima dell'attivazione programmata apparirà un messaggio di avvertimento che permette di annullare la programmazione.

[Cancella]	Cancella lo sked selezionato

[Nuovo]	Svuota i campi per l'immissione di un nuovo sked

[Salva]	Salva lo sked

[Cancella skeds] 	Cancella gli skeds compresi tra due date.

[Crea skeds ricorsivi] 	Crea una serie di skeds.

[Cancella vecchi skeds all'avvio] se selezionato, all'avvio del programma verranno cancellati tutti gli skeds con data ed ora antecedenti a quella attuale.

[Descr.]	Descrizione dello sked

[Ora e Data UTC]	Ora e data di attivazione dello sked

[VFO A]	Frequenza, modo e filtro da utilizzare per il VFO A

[VFO B]	Frequenza, modo e filtro da utilizzare per il VFO B

[Split]	Attiva/disattiva la funzione Split del RTX

[VFO Attivo]	VFO da utilizzare in ricezione

Tutte le programmazioni sono in data ed ora UTC e le frequenze in Hz.

Per un corretto funzionamento di questa funzione è indispensabile che il RTX sia acceso nel momento dell'attivazione programmata.


Attivazione sked

Avvertimento della prossima attivazione di uno sked, è possibile interrompere l'attivazione premendo [Annulla].


Generare skeds ricorsivi

Genera una ricorrenza dello sked attuale. Alla descrizione di ogni sked generato verrà aggiunto "r->nn" dove nn è un numero progressivo.

[Ripetere questo sked ogni]	Numero di giorni tra uno sked e l'altro

[fino al]	Data di fine creazione skeds

[Giorni]	Giorni validi per lo sked

[Generare]	Genera la sequenza di skeds

[Annulla]	Chiude la finestra senza creare nessun sked


Cancellare gruppi di skeds

Cancella tutti gli sked programmati tra le due date.

[Cancella gli skeds dal]	Ora e data da cui iniziare a cancellare gli skeds, viene proposta ora e data di programmazione dello sked più vecchio presente nell'archivio

[Cancella gli skeds al]	Ora e data fino a cui cancellare gli skeds, viene proposta ora e data attuali

Ore e date sono in UTC.


Bande

Visualizza le bande radioamatoriali divise in 3 gruppi su 4 scale di sintonia.

[Bande 1]	Primo gruppo : 160mt - 80mt - 40mt e 30mt

[Bande 2]	Secondo gruppo : 20mt - 17mt - 15mt e 12mt

[Bande 3]	Terzo gruppo : 10mt - 6mt - 2mt e 70cm

Cliccare sull'indicatore della lunghezza d'onda per attivare la relativa banda.

Per variare i valori delle bande, configurare i Limiti di banda e modo.


Modo Set

Il modo Set è usato per personalizzare il funzionamento del RTX secondo le preferenze dell'operatore.

[Imp.Callsign]	Imposta nel RTX il call dell'operatore utilizzato nella registrazione del programma

[Auto spegnimento]	Selezionare i minuti di inattività per lo spegnimento del RTX, OFF per disabilitare l'auto-spegnimento

Orologio

Gestione dell'orologio interno del RTX.

[1]	Imposta data e ora del primo fuso orario

[2]	Secondo fuso orario

[Abilitato]	Visualizzazione sul display il secondo fuso orario anzichè il principale

[Differ.]	Offset del secondo fuso orario rispetto al primo da -24:00 a +24:00 con passi di 5 minuti.

[Sincronizza con l'orologio del PC]	Utilizza data e ora correnti per impostare l'orologio del RTX.

Le opzioni di personalizzazione sono molte e varie e verranno implementate nel corso delle varie versioni del programma.


     Utilità

[Registra il programma]	Apre la finestra per registrare il programma

[Cerca Aggiornamenti]	Controlla se è disponibile una nuova versione del programma ( richiede una connessione internet attiva )

[Imposta Limiti di banda e modo]	Gestione dei  limiti di banda e modo

[Configura]	Configurazione del programma IC7000BKT

[Avvio]	Configura i programmi da avviare assieme a IC7000BKT

Salvataggio

[Salvataggio]	Salva gli archivi e la configurazione attuale

[Ripristino]	Ripristina archivi e configurazione precedentemente salvati

Stampe

Spuntare gli archivi che si vogliono stampare e premere il tasto [Stampa]


     AutoCQ

Con AutoCQ è possibile registrare fino a 4 frasi che possono essere trasmesse anche in loop.

[Registra]	Registra la frase.

[Trasmetti]	Se attivato il PTT, manda il RTX in trasmissione e riproduce una sola volta la frase.

[Loop]	Se attivato il PTT, manda il RTX in trasmissione e riproduce più volte la frase. Ripremere il tasto per interrompere subito la riproduzione e tornare in ricezione.

[Pausa loop]	Pausa in secondi tra la riproduzione di una frase e la successiva.


Plug-In

Gestione dei Plug-In e programmi esterni.

[Config.]	Configura i Plug-In/programmi

I Plug-In sono programmi aggiuntivi che interagiscono con  IC7000BKT, comunque, si può aggiungere come Plug-In qualsiasi programma.


Gestione Plug-In

Configurazione dei Plug-In.

[Nome]	Nome del Plug-in

[Descrizione]	Descrizione delle funzioni del Plug-in

[PlugIn/Programma] 	Riga di esecuzione del Plug-in/programma compresa di percorso

[...]	Sfoglia le cartelle alla ricerca del Plug-in/programma

[OK]	Ritorna al programma

[Cancella]	Rimuove dall'elenco il Plug-in selezionato ( non cancella il Plug-in dal disco )

[Salva]	Salva le modifiche effettuate al Plug-In selezionato

[Copia in Avvio]	Copia il Plug-in selezionato nel gruppo di programmi Avvio e verrà eseguito all'avvio di IC7000BKT


     Hook Clipboard

Attivare l' Hook Clipboard per intercettare i dati che vengono copiati nella clipboard di Windows tramite il comando Copia dei vari programmi o premendo CTRL+C dopo aver selezionato un testo, dopo averli intercettati, vengono analizzati e, se considerati validi, cioè che contengono un numero compreso nel range di frequenza dell' Icom IC-7000, vengono utilizzati per impostare frequenza e modo operativo in accordo con il settaggio dei limiti di banda e modo.

Lo scopo principale di questa funzione è lo scambio di dati con programmi DXCluster.

Esempio di utilizzo con il programma RxClus:

1) Attivare la funzione Hook Clipboard

2) Attivare RxClus

3) Quando passa uno spot interessante, selezionare la frequenza e premere i tasti Ctrl+C, il RTX verrà impostato su questa frequenza.

Per un corretto scambio di dati è necessario configurare correttamente i parametri del programma nella sezione <Comunicazione via Clipboard>, utilizzare l'impostazione Limiti di banda e modo per selezionare il modo di trasmissione corretto in base alla frequenza dello spot.


     PTT

Gestione del PTT da PC.

Cliccare sul microfono per commutare in trasmissione/ricezione, oppure, premere il tasto scelto nella configurazione.

[Configura]	Richiama la maschera di configurazione del PTT

[Accorda]	Seleziona modo operativo e potenza e passa in trasmissione per i secondi specificati nella configurazione.

Tempo di Tx

[Azzera]	Azzera il conteggio del tempo di TX

[Parziale] 	Tempo di trasmissione dall'avvio di questa sessione del programma

[Totale]	Tempo di trasmissione dall'ultima volta che è stato premuto il tasto [Azzera]


    AudioRecorder

L'AudioRecorder è un registratore digitale. Per un corretto funzionamento bisogna collegare la scheda audio del PC con il RTX (vedere  collegamento), è anche molto importante una giusta scelta del CoDec da utilizzare per la registrazione (vedere configurazione audio).

Configurazione audio.

Avvia/interrompe la registrazione.

Sospende/riprende la registrazione o la riproduzione.

Avvia/interrompe la riproduzione.

[Registra solo se SQL OFF]	se spuntato, avvia la registrazione solo in presenza di un segnale (SQL OFF) e la sospende quando il segnale si interrompe (SQL ON).

[File]	è possibile specificare un file audio, se si lascia AUTO, all'inizio di ogni registrazione, verrà generato un file dal nome BKTaammgghhmmss.WAV, dove aa=anno, mm=mese, gg=giorno, hh=ora, mm=minuti e ss=secondi di inizio registrazione. Lasciando AUTO e avviando la riproduzione viene aperta una maschera da cui selezionare il file da riprodurre.


DTCS

Selezionare la Polarità TX, la Polarità RX e in ultimo cliccare sul codice desiderato.


Toni

Cliccare sul codice di Sub-Tono desiderato.


DUP

Indicare il valore di DUP (passo di duplice) e premere [OK].


Scelta VFO

Indicare il VFO attualmente in ricezione.


Modalità OFF-LINE

Si è verificato un errore cercando di utilizzare la porta seriale COM specificata in configurazione.

[Configura]	Apre la finestra di configurazione del programma

[Esci]	Chiude il programma

[Avvia fuori linea]	Avvia ugualmente il programma in modalità fuori linea, cioè, non connesso al RTX, quindi le modifiche fatte al database delle memorie non verranno 	riflesse nel RTX fino alla prossima Sincronizzazione.


Band Stacking

[Richiama]	Carica frequenza e modo operativo precedentemente salvati in questa catasta operativa

[Salva]	Salva frequenza e modo operativo attuali nella catasta operativa scelta

La tripla catasta operativa permette di registrare tre memorie per banda comprensive di frequenza e modo operativo.


Input Manuale

Immettere un valore compreso tra i valori specificati e premere il tasto Invio, per annullare l'input premere il tasto ESC.


Indicatore di avanzamento

Indicatore di avanzamento dell'operazione in corso.


Funzione Versione Full

La funzione scelta è disponibile solo nella versione Full, comunque, se avete registrato la versione Free la chiave ricevuta permette di provare queste funzioni per un certo periodo.

[Registra il programma]	Apre la finestra per caricare la chiave di registrazione o avere maggiori informazioni sulle modalità di registrazione del programma

[Continua]	Continua l'esecuzione del programma, se la versione di prova è ancora valida, verrà eseguita regolarmente la funzione richiesta


Gestione remota TCP/IP

La gestione remota via TCP/IP è gestita attraverso due moduli distinti:

1.	Modulo server BKTServer

Deve essere in funzione sul computer collegato al RTX.

2.	Modulo client BKTClient

Consiste in un driver esterno per IC7000BKT scelto nella configurazione delle porte del PC.


BKTClient

Configurarlo come driver esterno nella configurazione della COM.

[Configura Driver]	Permette di configurare i parametri del driver esterno.


Configurazione

[Server]	Indirizzo IP del PC che ospita il server

[Porta]	Porta di ascolto del server

[Socket]	Socket utilizzato del server

[Abilita il supporto audio]	 Abilita il supporto audio


Attesa connessione

Attesa della risposta del server, premere Annulla per terminare l'attesa.


BKTServer

Deve essere in esecuzione sul pc collegato al RTX.

[Configurazione della porta seriale]

Parametri della porta seriale collegata al RTX (vedere configurazione com)

[Opzioni del server]

Porta :	Porta di ascolto del server ( default = 7060 )

Socket :	Scegliere il socket appropriato, UDP è più veloce ma su alcune LAN non gestisce i pacchetti dello stream audio

Avvia nella system tray : BKTServer verrà avviato come icona della system tray

IP :	Indirizzo IP di ascolto, se 000.000.000.000 BKTServer seleziona automaticamente il primo IP disponibile. Attenzione, l'IP specificato deve essere associato a una delle intrefacce LAN presenti sul computer.

[PTT]

Non necessario per l'IC-7000

[Configurazione streaming audio]

Parametri audio, aumentando i valori di Bits/sample e Samples/sec aumenterà la fedeltà dell'audio ma necessita di maggior banda. Aumentare i Buffers se si hanno problemi di perdita di pacchetti audio

[Cerca Aggiornamenti]

Verifica sul sito web se esistono nuove versioni del programma. Richiede una connessione internet.


Enter topic text here